%
% 電気電子工学科 電気電子システム講座
%				修士論文・卒業論文 内容梗概 作成の手引き
%
%
% 本ドキュメントの \LaTeX に関する問い合わせは
%	alex@ee.tokushima-u.ac.jp
% まで．
%

% ドキュメントスタイルの定義
%
\documentclass{jarticle}
\usepackage[dvipdfm]{graphicx}

% 内容梗概スタイルの読み込み
\usepackage{eeabst}
% 内容が沢山あって1頁の収まり切らない場合には，次行でスタイルを読み込むと
% 文字と行間が小さくなる．ただし，いたずらに文章量を増やすのは，内容梗概
% の趣旨から外れるので推奨しない．
%\usepackage[dense]{eeabst}

\def\RED#1{#1}
% 以下は手引き作成用に利用しているパッケージである．
% 内容梗概作成時にはコメントあうとしておいた方がよい．
\usepackage{color}
\usepackage[a4paper,dvipdfm,bookmarksnumbered=true,colorlinks=true,linkcolor=blue]{hyperref}
\def\RED#1{\textcolor{red}{#1}}

%
% ドキュメントのリビジョン．
%	これは本ドキュメントのリビジョンである．本ドキュメントの内容を
% 変更する場合や，本ドキュメントから他のドキュメントを作成する場合
% には，次行を消去しておくこと．
%% $Id: eeabst.tex,v 1.18 2009/01/26 07:51:09 alex Exp alex $

%
% プリントアウトマージン位置の調節
\setlength{\topmargin}{-23mm}	% 上マージン
\setlength{\oddsidemargin}{0mm}	% 左マージン

%
% 卒論・修論の選択
%	卒論・修論を選択するには下の `\卒論',  `\卒論夜', `\修論' のいずれか一つを
%	指定する．
%\修論
%\卒論
%\卒論夜

%
% 学科，専攻，コースの指定
%	左上に表示される学科，専攻，コース名を変更したいときには以下で指定する．
%\学科専攻{電気電子工学専攻}

%
% 式・図・表のラベルおよび参照
%
\def\eqlabel#1{\label{eq:#1}}
\def\eq#1{式（\ref{eq:#1}）}
\def\eqs#1{\ref{eq:#1}}
%
\def\figlabel#1{\label{fig:#1}}
\def\fig#1{図\ref{fig:#1}}
\def\figs#1{\ref{fig:#1}}
%
\def\tablabel#1{\label{tab:#1}}
\def\tab#1{表\ref{tab:#1}}
\def\tabs#1{\ref{tab:#1}}

%
% 年度・題目・副題・所属・名前の定義
%
\年度{平成26年度}
\題目{内容梗概 作成の手引き}
\副題{---内容梗概の作成と提出---}
\所属{徳島研究室}
\著者{吉野 眉子}


\def\題名締切{平成27年1月29日（木）17:00}
\def\題名提出先{{\bfseries 大屋教員}（{\sffamily hide-o@ee.tokushima-u.ac.jp}）と{\bfseries 山上技術職員}（{\sffamily yamagami@ee.tokushima-u.ac.jp}）}
\def\梗概締切{平成27年2月5日（水）17:00}
\def\梗概提出先{{\bfseries 山上技術職員}（{\sffamily yamagami@ee.tokushima-u.ac.jp}）}

%
% ドキュメントの始まり
%
\begin{document}

%
% 内容梗概枠の作成
%	以下のコマンドによって実際に内容梗概の枠を作成する．
%	[ ] 内は段組数を表す．（1,2が有効．既定値は2）
\make内容梗概
%\make内容梗概[1]
%\make内容梗概[2]
%\small
%\footnotesize

\begin{section}{まえがき}
本稿では，\年度参照\ 修士論文・卒業論文・電気電子工学セミナーの内容梗概の作成について述べる．
\end{section}

\begin{section}{内容梗概の作成}
\begin{subsection}{用紙・様式}
用紙は配布のものを複写して利用するか，配布のものと同じものを独自に作成して利用してもよい．
新たに様式を作成する場合には，A4版用紙を用いこの文書の様式を参考にして上下左右のマージンを調節，枠線を引いたものを作成する．
特に，左マージンは綴じ代となるため必ず所定の寸法をとる．

文章の段組はこの文書のように2段組で書いてもよいし，1段組としてもよい．
構成は節に分けてもよいし，分けなくてもよい．
ただし，節に分けない場合には，研究の背景，自分の研究内容，研究手法，結果，まとめなどが明確に区別できるように段落を分ける．

\end{subsection}

\begin{subsection}{文字}
1行の文字数や行数は，
\begin{center}
\begin{tabular}{cc}
	1段組	& 50文字$\times$ 36行	\\
	2段組	& 24文字$\times$ 36行	\\
\end{tabular}
\end{center}
以下とすることが望ましい．
内容梗概は研究発表に際して限られた時間内に読まれるものであり，文章が1頁に入りきらないために文字を小さくしたり行間をつめたりしないようにする．
また，読みやすいように字間と行間のバランスに注意する．

その他，文章の書き方については指導教官と相談する．
文献\cite{eesystem}などを参考にしてもよい．
\end{subsection}

\begin{subsection}{図・表}
\fig{samplefigure}に図の例，\tab{sampletable}に表の例を示す．
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
	\fbox{\includegraphics[width=0.9\hsize]{eeabst-sample-figure.eps}}
\end{center}
\caption{サンプル図}
\figlabel{samplefigure}
\end{figure}

\begin{table}[b]
\caption{サンプル表}
\tablabel{sampletable}
\begin{center}
\dense{
\tabcolsep2pt
\renewcommand{\arraystretch}{1.1}
\def\GL#1#2{$#1$&\ttfamily#2}
\def\gl#1#2{#1&\ttfamily#2}
\begin{tabular}{cl|cl|cl|cl}
\hhline
\gl{A}{Alpha}	& \gl{H}{Eta}	& \gl{N}{Nu}	& \gl{T}{Tau}	\\
\gl{B}{Beta}	& \GL{\Theta}{Theta}	& \GL{\Xi}{Xi}	& \GL{\Upsilon}{Upsilon} \\
\GL{\Gamma}{Gamma}& \gl{I}{Iota}	& \gl{O}{Omicron}	& \GL{\Phi}{Phi}	\\
\GL{\Delta}{Delta}	& \gl{K}{Kappa}	& \GL{\Pi}{Pi}	& \gl{X}{Chi}	\\
\gl{E}{Epsilon}	& \GL{\Lambda}{Lambda}	& \gl{R}{Rho}& \GL{\Psi}{Psi}	\\
\gl{Z}{Zeta}		& \gl{M}{Mu}		& \GL{\Sigma}{Sigma}& \GL{\Omega}{Omega}	\\\hline
\GL{\alpha}{alpha}	& \GL{\eta}{eta}	& \GL{\nu}{nu}	& \GL{\tau}{tau}	\\
\GL{\beta}{beta}	& \GL{\theta}{theta}	& \GL{\xi}{xi}	& \GL{\upsilon}{upsilon} \\
\GL{\gamma}{gamma}& \GL{\iota}{iota}	& \GL{o}{omicron}	& \GL{\phi}{phi}	\\
\GL{\delta}{delta}	& \GL{\kappa}{kappa}	& \GL{\pi}{pi}	& \GL{\chi}{chi}	\\
\GL{\epsilon}{epsilon}	& \GL{\lambda}{lambda}	& \GL{\rho}{rho}& \GL{\psi}{psi}	\\
\GL{\zeta}{zeta}		& \GL{\mu}{mu}		& \GL{\sigma}{sigma}& \GL{\omega}{omega}	\\
\hhline
\end{tabular}
}{
\tabcolsep2pt
\def\GL#1#2{$#1$&\ttfamily#2}
\begin{tabular}{cl|cl|cl|cl}
\hhline
\GL{\alpha}{alpha}	& \GL{\eta}{eta}	& \GL{\nu}{nu}	& \GL{\tau}{tau}	\\
\GL{\beta}{beta}	& \GL{\theta}{theta}	& \GL{\xi}{xi}	& \GL{\upsilon}{upsilon} \\
\GL{\gamma}{gamma}& \GL{\iota}{iota}	& \GL{o}{omicron}	& \GL{\phi}{phi}	\\
\GL{\delta}{delta}	& \GL{\kappa}{kappa}	& \GL{\pi}{pi}	& \GL{\chi}{chi}	\\
\GL{\epsilon}{epsilon}	& \GL{\lambda}{lambda}	& \GL{\rho}{rho}& \GL{\psi}{psi}	\\
\GL{\zeta}{zeta}		& \GL{\mu}{mu}		& \GL{\sigma}{sigma}& \GL{\omega}{omega}	\\
\hhline
\end{tabular}
}
\end{center}
\end{table}
\end{subsection}
\end{section}

\begin{section}{題目リストの提出}
各研究室で，教員が
修士論文，卒業論文，電気電子工学セミナー（夜間主）毎に
『\{指導教官名（または研究室名）\}%
\{発表者氏名\}%
\{研究題目\}』
を発表順に並べてテキスト形式で作成し，電子メールで\RED{\題名提出先}まで送付する．

\begin{center}
\RED{\bfseries 締切: \題名締切\ 厳守}
\end{center}
\end{section}

\begin{section}{内容梗概の提出}
内容梗概を発表順に並べたPDFをファイル名\{指導教員名（または研究室名）\}\{修論 or  卒論 or セミナー\}.pdf で作成し，\RED{\梗概提出先}まで提出する．
%なお，この期限は論文の提出期限と同じである．

\begin{center}
\RED{\bfseries 締切: \梗概締切\  厳守}
\end{center}
\end{section}

\def\HZ{\hskip0pt plus1pt}
\begin{section}{むすび}
この文書は，大家教員が日本語\LaTeX にて内容梗概用のスタイルファイル\footnote{\scriptsize\sffamily\resizebox{.9\hsize}{\height}{\href{http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S10729/TeX/style/ee/eeabst/}{http://{\HZ}cms.{\HZ}db.{\HZ}toku{\HZ}shima-u.{\HZ}ac.{\HZ}jp/{\HZ}DAV/{\HZ}person/{\HZ}S10{\HZ}729/{\HZ}TeX/{\HZ}sty{\HZ}le/{\HZ}ee/{\HZ}ee{\HZ}abst/}}}を作成し，そのスタイルファイルを用いて作成したものである．
これを利用すれば題目，氏名や文章を打つだけで内容梗概の様式を作成してくれる．
ただし，マージンはプリンタ毎に異なるので各自の調節が必要である．
\end{section}

%
% 文献
%
\begin{thebibliography}{9}

\bibitem{eesystem}
電気電子システム講座・知能電子回路講座:
``卒業論文・修士論文 作成の手引き\footnote{\scriptsize\sffamily\resizebox{.9\hsize}{\height}{\href{http://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S10729/TeX/style/ee/eepaper/eepaper.pdf}{http://{\HZ}cms.{\HZ}db.{\HZ}toku{\HZ}shima-u.{\HZ}ac.{\HZ}jp/{\HZ}DAV/{\HZ}person/{\HZ}S10729/{\HZ}TeX/{\HZ}style/{\HZ}ee/{\HZ}ee{\HZ}paper/{\HZ}ee{\HZ}paper.{\HZ}pdf}}}'',
平成11年 1月.
\end{thebibliography}

% 枠のみ
\題目{}
\副題{}
\著者{}
\所属{　　　　　　　}
\newpage\修論\make内容梗概\vfill\null
\newpage\卒論\make内容梗概\vfill\null
\newpage\卒論夜\make内容梗概\vfill\null
\end{document}


