\documentclass{jarticle}

\usepackage[dvipdfm]{color}
\usepackage[dvipdfm]{graphicx}
\usepackage[a4paper,dvipdfm,bookmarksnumbered=true,pageanchor=false,colorlinks=true,linkcolor=black]{hyperref}
\usepackage{program}
%
% $Id$
%
\setlength{\topmargin}{0mm}
\setlength{\headheight}{0mm}
\setlength{\headsep}{0mm}
\setlength{\textheight}{260mm}
\setlength{\textwidth}{180mm}
\setlength{\oddsidemargin}{-8mm}
\setlength{\evensidemargin}{-8mm}
\setlength{\columnsep}{2mm}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.1}

% 修論，卒論とも富永研，酒井研，大野研の順

%\pagestyle{empty}

\newcommand{\PageHeader}{}	%プログラム表のページのヘッダ

\今年度[平成21年度]
\今年[平成22年]
\期日{1}[2月17日（水）]
\期日{2}[2月18日（木）]

\部屋名{1}[K407教室]
\部屋名{2}[K503教室]
\部屋名{3}[K504教室]
\部屋名{4}[K403教室]
\部屋名{5}[K507教室]

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 表紙の定義
\def\coverpage#1#2#3#4{
\newpage
\null
\vfil
\begin{center}
\Huge
{\bfseries #1}	\\
{\bfseries #2}	\\
{\bfseries 内容梗概}	\\
\vfill
{\bfseries#3}	\\
\vfill
{\huge#4}	\\
\vfill
\fbox{\begin{minipage}{100mm}
\Large 本冊子は，修士論文，電気電子工学セミナー，卒業論文の順に綴じてあります．
\end{minipage}}
\vfill
\LARGE
	{徳島大学・徳島大学大学院}	\\
	{先端技術科学教育部 システム創生工学専攻 電気電子創生工学コース}	\\
	{工学部 コンピュータ工学系 電気電子工学科}	\\
\end{center}
\vfill
\null
\newpage
}


\begin{document}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 物性デバイス講座
\coverpage{\今年度}{修士論文\\卒業論文（昼間コース）\\電気電子工学セミナー（夜間主コース）}{\部屋名{1}}{\今年\期日{1}\\\今年\期日{2}}

% ■ 修論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{9}{00}
\begin{セッション}{1}{1}{修士}{修士論文}
% 酒井研究室ok
\修論発表{酒井・直井・西野}{野田 丈嗣}{サファイア基板上MOCVD-AlGaNのクラック低減に関する研究}
\修論発表{酒井・直井・西野}{成行 祐児}{ナノ加工n-GaN上へのGaN再成長及びその評価}
\修論発表{酒井・直井・西野}{結城 勇介}{直接合成法によるa面GaNの厚膜成長}
\修論発表{酒井・直井・西野}{澤井 佑介}{透過型電子顕微鏡によるナノ加工テンプレート上に成長したGaN中の転位の観察}
\修論発表{酒井・直井・西野}{北村 政治}{MOCVD法による(Si)GeC薄膜の成長および光学的評価}
\休憩{10}
% 大野研究室 ok
\修論発表{大野（泰）}{井川 裕介}{AlGaN/GaN HFETにおける電流コラプス現象の発生機構に関する研究}
\修論発表{大野（泰）}{倉本 健次}{オープンリング共振器を用いたチップ間ワイヤレスデジタル信号伝送の研究}
\修論発表{大野（泰）}{高橋 健介}{GaNショットキーダイオードを用いたマイクロ波電力整流回路の研究}
\休憩{60}
\修論発表{大野（泰）}{中谷 克俊}{GaN MOSFETの電気的特性に関する研究}
\修論発表{大野（泰）}{野崎 兼史}{AlGaN/GaN HFETを用いたイオンセンサの研究}
\休憩{10}
%井須研究室
%富永研究室ok
\修論発表{富永}{植野 貴大}{IZO系スパッタアモルファス薄膜の作製と応用}
\修論発表{富永}{納田 隆弘}{反応性スパッタ法における酸化チタン薄膜の光応答波長領域向上に関する研究}
\修論発表{富永}{丸山 貴之}{PLD法によるInGaZn系酸化物薄膜の作製と評価}
\休憩{10}
%大宅研究室ok
\修論発表{大宅}{井上 満夫}{プラズマ対向壁への炭化水素再堆積に関する研究}
\修論発表{大宅}{茂原 直秀}{炭素再堆積層のプラズマ・壁相互作用に関する研究}
%大野隆研究室ok
\修論発表{大野（隆）}{木村 聡志}{三角格子系LiVX$_2$ (X=O,S) における金属絶縁体転移とスピン一重項基底状態}
\修論発表{大野（隆）}{南本 宏太郎}{新規熱電材料Yb$_{14}$MnSb$_{11}$の磁性のNMRによる研究}
\end{セッション}
%\newpage

% ■ セミナー ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{18}{00}
\begin{セッション}{1}{1}{夜間主}{電気電子工学セミナー}
% 酒井研究室
% 大野研究室ok
%大宅研究室ok
\セミナー発表{大宅}{樫本 政樹}{炭素・シリコン混合層のプラズマ・壁相互作用の研究}
%富永研究室
%井須研究室
\end{セッション}
%\newpage

% ■ 卒論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{08}{30}
\begin{セッション}{1}{2}{卒業}{卒業論文}
% 大no研究室 ok
\卒論発表{大野（泰）}{天羽 孝文}{サファイア・シリコン基板間オープンリング共振器無線接続の伝送特性}
\卒論発表{大野（泰）}{木嶋 将宏}{AlGaN/GaN pHセンサの研究}
\卒論発表{大野（泰）}{光山 健太}{デバイスシミュレーションによる縦型AlGaN/GaN MIS-HFETの特性解析}
\卒論発表{大野（泰）}{原内 健次}{AlGaN/GaN 横型ショットキーダイオードの電気特性の評価}
\卒論発表{大野（泰）}{細川 大志}{AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードの二次元デバイスシミュレーション}
\卒論発表{大野（泰）}{西山 泰喜}{アニールによるAlGaN/GaNエピのシート抵抗変化の評価}
\卒論発表{大野（泰）}{金 栄現}{Study on C-V Characteristics of GaN MOSFETs}
\休憩{10} %%%%%%
% 酒井研究室ok
\卒論発表{酒井・直井・西野}{田岡 巧}{GaN系表面ナノ構造光検出器}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{和田 祥吾}{金属マスクを施したナノ加工サファイア上へのGaN成長とその評価}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{楠 達也}{Taマスクを用いたGaN再成長層からの発光特性}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{久武 将暢}{再成長GaNの剥離に関する基礎検討}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{沼島 明菜}{GaN基板上へのナノ微粒子周期的配列に関する検討}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{福田 弘之}{GaN系LEDの配光特性評価}
\休憩{60} %%%%%%
\卒論発表{酒井・直井・西野}{近藤 健太}{透過型電子顕微鏡によるナノ加工基板上成長GaN中の転位の観察}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{中内 潤}{昇華法によるAlNの結晶成長}
\卒論発表{酒井・直井・西野}{堀江 郁哉}{MOCVD法によるGaC,AlCの成長及び評価}
%井須研究室ok
\卒論発表{井須}{張 ミン}{超高速光スイッチに向けたGaAs/Air共振器構造の作製と構造観測}
%大宅研究室ok
\卒論発表{大宅}{坂本 拓紀}{凹凸表面のプラズマ・壁相互作用の研究}
\卒論発表{大宅}{重松 和也}{炭素・タングステン混合層のプラズマ・壁相互作用の研究}
\卒論発表{大宅}{山野 慎一}{ITERにおけるプラズマ・壁相互作用の研究}
\休憩{10} %%%%%%
%富永研究室ok
\卒論発表{富永}{河野 和矢}{PLD法によるIGZO薄膜の酸素分圧依存性}
\卒論発表{富永}{坂崎 航}{DCマグネトロンスパッタリング法による酸化チタン膜の作製と特性評価}
\卒論発表{富永}{冨田 裕介}{スパッタ法によるIZO系アモルファス薄膜の酸素分圧依存性およびアニーリング特性に関する研究}
\卒論発表{川上}{武市 敦}{プラズマイオンと紫外光線のシナジー効果によるGaNエッチングダメージのプロセスレアガス依存性}
\卒論発表{川上}{福留 利章}{TiO$_2$薄膜系光触媒へのDBDエアプラズマトリートメント効果}
%\休憩{10} %%%%%%
%大野研究室ok
\卒論発表{大野（隆）}{田中 雅仁}{Li-NMRによる三角格子系LiVO$_2$のスピン一重項基底状態の研究}
\卒論発表{大野（隆）}{杉本 征大}{擬1次元反強磁性体BaCo$_2$V$_2$O$_8$の磁気転移の微視的研究}
\end{セッション}
\newpage

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 電気エネルギー講座
\coverpage{\今年度}{修士論文\\卒業論文（昼間コース）\\電気電子工学セミナー（夜間主コース）}{\部屋名{2}}{\今年\期日{1}\\\今年\期日{2}}
% ■ 修論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{8}{30}
\begin{セッション}{2}{1}{修士}{修士論文}
% 川田研究室ok
\修論発表{川田}{渡辺 謙太郎}{Estimation of DOA of EM Waves Emitted from Multiple PDs}
\修論発表{川田}{高垣 努}{Investigation on Error of 3D Reconstruction Accompanied with Camera-to -Subject Distance}
\修論発表{川田}{伊藤 雅幸}{Analysis of Electric Potential in Crosscut Human Brain Model Using Boundary Element Method}
\休憩{10} %%%%%%
%\休憩{70} %%%%%%
%安野研究室ok
\修論発表{安野}{坂本 卓士}{遠隔操作型クローラ式移動ロボットの速度協調制御に関する研究}
%\修論発表{安野}{多田 昌幸}{強化学習を用いた4脚ロボットの行動生成に関する研究}
\修論発表{安野}{Anuar bin Mohamed Kassim}{Study on Moving Control of Multi-legged Type Hopping Robot Using Adaptive CPG Networks}
\修論発表{安野}{野上 亮平}{CPGネットワークを用いた二関節筋機構を有する4脚ロボットの適応的歩容生成に関する研究}
\修論発表{安野}{山根 達也}{介護予防のための膝関節用パワーアシスト装具の運動制御に関する研究}
\休憩{60} %%%%%%
\修論発表{安野}{藤澤 祥}{適応制御を用いた電動車いすの速度協調および滑り抑制制御に関する研究}
\修論発表{安野}{有持 裕紀}{群移動ロボットのための自己位置同定及びマップ生成に関する研究}
\修論発表{安野}{香川 拓也}{遺伝的プログラミングを用いた群知能ロボットの行動制御ルール生成に関する研究}
\修論発表{安野}{尾崎 史郎}{目標経路の未来情報を用いた自律型UGVのファジィ経路追従制御に関する研究}
\修論発表{安野}{戸張 正崇}{メソ数値予報モデルGPVデータを用いたファジィ日射量予測システムに関する研究}
\休憩{10} %%%%%%
%下村研究室 ok
\修論発表{下村・寺西}{的場 祥幸}{ナノ秒パルスパワーを用いた各種放電方式によるオゾン生成に関する研究}
\修論発表{下村・寺西}{横手 優輝}{ナノ秒パルスパワーを用いたNO$_x$処理におけるリアクタ設定の検討}
\修論発表{下村・寺西}{内山 壱郎}{水浄化のためのナノ秒パルスパワーを用いた脱色処理の高効率化と添加物の効果の検討}
\休憩{10} %%%%%%
\修論発表{下村・寺西}{城山 和己}{生物細胞へのパルスパワー印加の影響とそのための電源の開発}
\修論発表{下村・寺西}{守屋 康平}{圧電トランスを用いた誘電体バリア放電型エキシマランプの開発}
\修論発表{下村・寺西}{島田 洋司}{可視光領域における光吸収を利用したオゾン濃度測定法の開発}
%\休憩{10}
% 大西研究室
\end{セッション}

%\newpage

% ■ セミナー ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{18}{00}
\begin{セッション}{2}{1}{夜間主}{電気電子工学セミナー}
% 鎌野研究室

%下村研ok
\セミナー発表{下村・寺西}{高野 裕介}{圧電トランスを用いたコンパクトオゾナイザの開発}

\end{セッション}

\newpage

% ■ 卒論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{10}{30}
\begin{セッション}{2}{2}{卒業}{卒業論文}
%Shimomura ok
\卒論発表{下村・寺西}{影山 達也}{ナノ秒パルスパワーを用いた容量結合型リアクタによるオゾン生成に関する研究}
\卒論発表{下村・寺西}{馬地 夏紀}{ナノ秒パルスパワーを用いた促進酸化処理による水処理に関する研究}
\卒論発表{下村・寺西}{中島 弘人}{ナノ秒パルスパワーを用いたNO$_x$処理におけるリアクタ接続方式の検討}
\卒論発表{下村・寺西}{馬郡 義弘}{ナノ秒パルス電界の固形腫瘍に対する印加効果に関する研究}
\卒論発表{下村・寺西}{山中 雅斗}{パルスパワーによる細胞壁穿孔のための基礎研究}
\卒論発表{下村・寺西}{古市 浩晃}{圧電トランス型プラズマリアクタの放電電力測定装置の検討}
\卒論発表{下村・寺西}{藏本 将和}{可視光領域の光吸収を利用したオゾン濃度計測法の検討}
\休憩{60}
%kawada ok
\卒論発表{川田}{今津 崇継}{An Iterative Filtering Technique by Low Multipliers FIR Filter in Radar Measurements}
\卒論発表{川田}{瀧 悟}{Fundamental Research for Detection PD in GIS}
\卒論発表{川田}{服部 誠輝}{Fundamental Study on Analysis of EEG Using AR Model and AIC}
\卒論発表{川田}{Dadi Assoumou Eyaga}{Examination of Phase Synchronization of a 
Brain Computer Interface}
\休憩{10}
%Yasuno OK
\卒論発表{安野}{安宅 佑貴}{人体の簡易動力学シミュレータの構築と膝関節用パワーアシスト装具装着時の運動解析に関する研究}
\卒論発表{安野}{住友 協平}{自立型4脚ロボットのための適応型モータドライバの試作と運動制御に関する研究}
\卒論発表{安野}{土佐 拓也}{小型CMOSカメラを用いた3連パラレルクローラ型ロボットの環境認識システムに関する研究}
\卒論発表{安野}{田中 大樹}{屋外環境における自律型UGVの経路定時走行計画および制御に関する研究}
\卒論発表{安野}{原田 祐希}{小規模風力発電機のための模擬負荷装置に関する研究}
\end{セッション}
\newpage

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 電気エネルギー講座2
\coverpage{\今年度}{修士論文\\卒業論文（昼間コース）\\電気電子工学セミナー（夜間主コース）}{\部屋名{3}}{\今年\期日{1}\\\今年\期日{2}}
% ■ 修論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{10}{00}
\begin{セッション}{3}{1}{修士}{修士論文}
%Morita ok
\修論発表{森田}{酒巻 直樹}{誘導同期ハイブリッドモータに関する研究}
%Ohnishi ok
\修論発表{大西}{佐藤 大輔}{Ni-MH蓄電池充電システムに関する研究}
\修論発表{大西}{柴田 真隆}{三相インバータモジュールを用いた多機能電力変換装置に関する研究}
\修論発表{大西}{三原 寛司}{無効電流に着目した誘導電動機のV/f制御特性改善に関する研究}
\修論発表{大西}{立花 知也}{埋め込み磁石同期電動機のセンサレス電流ベクトル制御高効率運転に関する研究}
\休憩{65}
\修論発表{大西}{栗坂 昌克}{位相追従型センサレス制御による埋め込み磁石型同期電動機の高速度領域制御に関する研究}
\修論発表{大西}{十亀 拓也}{誘導同期リラクタンス電動機の位置センサレス制御に関する研究}
\修論発表{大西}{坂本 紘基}{巻線型誘導発電機を用いたセンサレス制御可変速風力発電システムに関する研究}
\修論発表{大西}{津村 晃弘}{位置センサレス制御による電動パワーステアリング(EPS)駆動に関する研究}
\休憩{10}
\修論発表{北條}{渡辺 健人}{直列インバータ制御による風力発電システムのFault Ride Throughに関する研究}
\修論発表{北條}{湊 和幸}{フライングキャパシタ形マルチレベルコンバータによる直流給配電システムに関する研究}
\修論発表{北條}{秦野 秀稔}{多数の太陽光発電システムによる電圧上昇抑制を目的とした無効電力制御の分担法に関する研究}
% 大西研究室
\end{セッション}
%\newpage

% ■ セミナー ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{18}{00}
\begin{セッション}{3}{1}{夜間主}{電気電子工学セミナー}
%Morita ok
\セミナー発表{森田}{櫻井 雄太}{Matlab/Simulinkによる誘導同期モータのシミュレーション}
%ohnishi ok
\セミナー発表{北條}{木内 康勝}{蓄電池を併設した多数台太陽光発電システムによる配電線電圧上昇抑制に関する研究}
%下村研
\end{セッション}

\newpage

% ■ 卒論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{10}{00}
\begin{セッション}{3}{2}{卒業}{卒業論文}
%Morita ok
\卒論発表{森田}{竹治 輝記}{埋込磁石同期モータの簡易解析と有限要素解析の特性比較に関する研究}
\卒論発表{森田}{立花 利章}{円筒形リニアモータの諸特性に関する研究}
\卒論発表{森田}{松岡 到}{集中巻および分布巻埋込磁石同期モータの特性比較に関する研究}
\卒論発表{森田}{吉川 崇}{等価磁気回路による埋込磁石同期モータの設計法に関する研究}
\休憩{10}
%ohnishi ok
\卒論発表{大西}{豊田 尊也}{トルク変動負荷に対するセンサレス制御特性に関する研究}
\卒論発表{大西}{島田 健太}{ダイレクトドライブモータのセンサレス制御に関する研究}
\卒論発表{大西}{津崎 篤史}{周囲の明るさに順応する省エネLED照明に関する研究}
\卒論発表{大西}{又吉 真司}{双方向DC/DCコンバータの高効率化に関する研究}
\卒論発表{大西}{貞廣 光紀}{絶縁型DC/DCコンバータを用いた太陽電池最大出力制御に関する研究}
\休憩{60}
\卒論発表{北條}{福田 紘史}{電力系統の周波数制御に寄与する電気自動車の充電電力抑制に関する研究}
\卒論発表{北條}{藤原 弘}{多数の太陽光発電システム導入を可能にする直流集電システムに関する研究}
\卒論発表{北條}{荒岡 大貴}{災害時マイクログリッドにおけるインバータ制御に関する研究}
\卒論発表{北條}{松下 貴洋}{配電系統におけるアクティブフィルタを用いた高調波抑制に関する研究}
\卒論発表{北條}{有田 知弘}{模擬実験に基づく太陽光発電システムによる配電系統の電圧制御に関する研究}
\end{セッション}

\newpage


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 電気電子システム講座
\coverpage{\今年度}{修士論文\\卒業論文（昼間コース）\\電気電子工学セミナー（夜間主コース）}{\部屋名{4}}{\今年\期日{1}\\\今年\期日{2}}
% ■ 修論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{9}{30}
\begin{セッション}{4}{1}{修士}{修士論文}
%Kubo ok
\修論発表{久保}{南本 貴史}{実用燃費向上システム使用によるエコ運転の学習効果}
\修論発表{久保}{盛川 祐樹}{異なる運転シーンにおける実用燃費向上システムの効果の比較}
\修論発表{久保}{石井 克典}{入力と状態に時変むだ時間を含む系におけるLMIによる最適メモリーレスレギュレータの構成}
\休憩{10} %%%%%%
%konaka ok
\修論発表{小中}{隈部 明信}{iPhoneを用いた生体情報モニタリングシステムの開発}
\修論発表{小中}{小谷 亮介}{分割電極を用いた生体インピーダンス計測手法による層構造の計測に関する研究}
\修論発表{小中}{前田 未来}{UV-LEDを用いた野菜の表面殺菌に関する研究}
\休憩{60} %%%%%%
\修論発表{小中}{向井 健太}{聴覚刺激想起時における脳内信号源推定について}
\修論発表{小中}{宇都宮 芳希}{左総頸動脈の血流速度変動における呼吸の影響について}
\修論発表{小中}{鈴木 優介}{自己組織化マップを用いたいびき音のクラスタリングに関する基礎検討}
\修論発表{小中}{楠本 哲也}{雑音耐性に優れたいびき音解析による閉塞型睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング}
\休憩{10} %%%%%%
%ohie ok
\修論発表{大家}{山口 善郎}{電力制限に適合するUWB-IR基本パルス波形合成に関する研究}
\修論発表{大家}{松田 和也}{PSDマッチングを用いたUWB-IR/FH-TH通信における同期捕捉法の高速化}
\修論発表{大家}{坂本 典大}{パケット中継ブリッジにおけるXSS検知・遮断システムの構築に関する研究}
%\休憩{10} %%%%%%
\end{セッション}
%\newpage


% ■ セミナー ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{18}{00}
\begin{セッション}{4}{1}{夜間主}{電気電子工学セミナー}
%konaka ok
\セミナー発表{小中}{大川 達徳}{容量負荷に対するCMOSバッファ回路の遅延時間について}
%kubo ok
\セミナー発表{久保}{都 健人}{可変ゲインコントローラを用いたアクティブサスペンションのロバスト制御}
\セミナー発表{高田}{森 雅紀}{半導体レーザからのゲインスイッチパルス列のランダム化による物理層光信号拡散伝送の検討}
\end{セッション}
\newpage

% ■ 卒論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{10}{00}
\begin{セッション}{4}{2}{卒業}{卒業論文}
%木内研 ok
\卒論発表{小中}{青山 弘毅}{0.35$\mu$m CMOSオペアンプ低電力化回路設計}
\卒論発表{小中}{松本 和晃}{パワー強度を用いた楽音照合サンプル選別による照合率改善}
\卒論発表{小中}{小林 遼平}{大腸内視鏡血管画像のエッジ処理による抽出法}
\卒論発表{小中}{真鍋 佑輔}{UVA-LEDの放射照度と殺菌効果の関係}
\卒論発表{小中}{鶴身 拓也}{頸動脈血流速度パターンの折れ線近似を用いた血流動態の評価に関する研究}
\休憩{10} %%%%%%
\卒論発表{小中}{浜口 和仁}{3次元磁気センサを用いた嚥下診断に関する研究}
\卒論発表{小中}{楠本 悟史}{体導音獲得システムの構築}
\卒論発表{小中}{橋本 知明}{いびき音の周波数解析による睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング}
\卒論発表{小中}{鴻野 浩一郎}{ニューラルネットワークを用いた$\alpha$波の信号源推定}
\卒論発表{小中}{重田 誠}{独立成分分析を用いた聴性誘発反応抽出に関する検討}
\休憩{60} %%%%%%
%ohie ok
\卒論発表{大家}{栗山 夢人}{非線形PDにより位相雑音の影響を抑えたPLL周波数シンセサイザの製作}
\卒論発表{大家}{鈴木 崇大}{UWB-IR/FH-TH通信における同期追従の性能向上に関する研究}
\卒論発表{大家}{井上 大毅}{UWB-IR/FH-TH通信における基本パルス列の周波数スペクトルに関する考察}
\卒論発表{大家}{守屋 龍一}{ネットワーク障害の早期発見を目的としたトラフィック可視化プログラムの作成}
\卒論発表{大家}{森本 隆大}{パケット監視システムにおけるTCPストリーム再構築処理のマルチスレッド化}
\休憩{10} %%%%%%
%kubo ok
\卒論発表{久保}{森本 章太}{むだ時間要素の近似方法の比較および評価}
\卒論発表{久保}{藤川 直也}{時変係数をもつ状態むだ時間系における最適メモリーレスレギュレータ}
\卒論発表{久保}{和田 修}{分散制御則の簡易化とサブシステムの干渉を用いた安定化}
\卒論発表{久保}{小川 倫広}{状態むだ時間系に対するメモリーレスフィードバックゲインの根軌跡による設計}
\卒論発表{久保}{山賀 慎也}{居住空間における通風・換気を考慮した空調システム}
\卒論発表{久保}{高里 将也}{出力フィードバック2次コスト保証制御系のLMIによる設計法} 
\休憩{10} %%%%%%
\卒論発表{高田}{三好 俊平}{位相感応型光増幅中継による光QPSK信号の波形劣化抑圧に関する検討}
\卒論発表{高田}{山田 和樹}{位相感応型光増幅多中継系における光BPSK信号の光雑音抑圧に関する検討}
\卒論発表{高田}{柏原 茂之}{疑似位相整合光非線形材料を用いた縮退パラメトリック光増幅特性の検討}
\卒論発表{高田}{杉本 明史}{波長分割多重光信号の非縮退パラメトリック増幅におけるチャネル間クロストークの検討}
\end{セッション}

\newpage



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 知能電子回路講座
\coverpage{\今年度}{修士論文\\卒業論文（昼間コース）\\電気電子工学セミナー（夜間主コース）}{\部屋名{5}}{\今年\期日{1}\\\今年\期日{2}}
% ■ 修論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{8}{30}
\begin{セッション}{5}{1}{修士}{修士論文}

%  なし ok
\修論発表{島本・宋}{阿部 亮介}{混雑度予測に基づいた概略配線アルゴリズムに関する研究}
\修論発表{島本・宋}{白糸 寛至}{動的パターン配線を用いた高速概略配線アルゴリズムに関する研究}
\修論発表{島本・宋}{大野 健太}{既フロアプランへのモジュール追加手法に関する研究}
\修論発表{島本・宋}{加藤 隆浩}{H.264/AVCにおける適応的動き探索範囲の決定手法に関する研究}
\休憩{10} %%%%%%
\修論発表{島本・宋}{高津 大樹}{H.264/AVCにおけるエンコーダーの高速化アルゴリズムに関する研究}
\修論発表{島本・宋}{森上 義崇}{H.264/SVCにおけるエンハンスメントレイヤの演算量削減に関する研究}
\修論発表{島本・宋}{近藤 剛史}{GPUによるデジタル放送の高速編集手法に関する研究}
\休憩{60}
%\休憩{10} %%%%%%
%ok
\修論発表{橋爪・四柳}{中南 和也}{レベルシフタ回路の電流テスト容易化設計に関する研究}
\修論発表{橋爪・四柳}{内倉 健一}{IC間配線断線の組み込み型センサ回路に関する研究}
\修論発表{橋爪・四柳}{加藤 健二}{CMOS論理IC間配線の電流テスト法に関する研究}
\修論発表{橋爪・四柳}{山田 裕一}{CMOS論理IC内信号線完全断線時の故障動作に関する研究}
\休憩{10}
\修論発表{橋爪・四柳}{樽見 洋}{回路レイアウト上での分岐を反映するビアオープンのテスト生成に関する研究}
\修論発表{橋爪・四柳}{栗林 遼太}{隣接線間容量を考慮する断線故障検査用テスト生成に関する研究}
\修論発表{橋爪・四柳}{中野 孝昭}{スキャンテスト時の遷移数削減による局所的なIRドロップの低減に関する研究}
\休憩{10}
%ok
\修論発表{西尾}{井上 貴志}{Color Image Processing Using Cellular Neural Networks}
\修論発表{西尾}{原口 卓}{Community Self-Organizing Map with Camaraderie and its Applications}
\修論発表{西尾}{東 親靖}{Synchronization Phenomena in Multiple Resonators with Different Oscillation Frequencies}
\end{セッション}
%\newpage

% ■ セミナー ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{18}{00}
\begin{セッション}{5}{1}{夜間主}{電気電子工学セミナー}

%shimamoto ok
\セミナー発表{島本・宋}{芥川 隆幸}{ジャンパー挿入によるアンテナ効果回避手法に関する研究}
\セミナー発表{橋爪・四柳}{平岡 慶子}{学生連絡用メール配信プログラムの開発}
\end{セッション}
\newpage

% ■ 卒論 ■■■■■■■■■
\日時設定{1}{10}{30}
\begin{セッション}{5}{2}{卒業}{卒業論文}
%ok
\卒論発表{島本・宋}{樋口 慶祐}{AVC-Intraにおけるイントラ予測部のアーキテクチャに関する研究}
\卒論発表{島本・宋}{板東 孝文}{AVC-IntraにおけるDCT・量子化アーキテクチャに関する研究}
\卒論発表{島本・宋}{武井 健太郎}{リアルタイムH.264/SVCエンコーダアーキテクチャに関する研究}
\卒論発表{島本・宋}{横木 秀人}{概略配線における密集制限を用いた層割り当てに関する研究}
\卒論発表{島本・宋}{中村 大志}{エッジシフトを用いた高速な概略配線手法に関する研究}
\卒論発表{島本・宋}{西本 拓也}{走査線探索を用いたスタイナー配線手法に関する研究}
%\休憩{10} %%%%%%
\休憩{60}
%ok
\卒論発表{橋爪・四柳}{佐伯 良介}{パターンごとの$I_{DDQ}$値ばらつきを抑えるテストパターン生成}
\卒論発表{橋爪・四柳}{桂 省吾}{配線長制約下におけるテストデータ量削減のためのBASTスキャンチェーン構成法}
\卒論発表{橋爪・四柳}{村上 健}{MOSのゲート断線のスイッチング動作に与える影響調査}
\卒論発表{橋爪・四柳}{清野 拓也}{CMOSイメージセンサ画素回路の電気的検査の可能性評価}
\卒論発表{橋爪・四柳}{財田 洋佑}{擬似オープン故障挿入ICの故障影響調査}
\卒論発表{橋爪・四柳}{近藤 将平}{デバイスシミュレータを用いたビア断線時の故障動作解析}
\卒論発表{橋爪・四柳}{合田 賢司}{隣接線の影響の違いによるビアオープン故障の検出可能性調査}
\休憩{10}
%ok
\卒論発表{西尾}{生田 智敬}{Multi-Layer Perceptron with Glial Network}
\卒論発表{西尾}{上田 康弘}{Restoration of Road Network Information by Using Cellular Neural Network}
\卒論発表{西尾}{小野 昭好}{Chaotic Oscillators Coupled via a Switch}
\卒論発表{西尾}{片岡 大茂}{Peak Search Algorithm for Frequency Analysis of Nonlinear Circuits}
\卒論発表{西尾}{下村 将}{Ant Colony Optimization with Intelligent and Dull Ants}
\end{セッション}

\newpage

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% タイムテーブルの表

%%% ヘッダ
\begin{center}
{\bfseries \今年度\ 電気電子創生工学コース・電気電子工学科}\hfill \今年\期日{1}〜\期日{2}	\\
{\large\bfseries 修士論文公聴会，卒業論文・電気電子工学セミナー発表会プログラム}

\時間表表示{1}{8}{20}{19}{00}

\時間表表示{2}{8}{20}{18}{00}
\end{center}

{\footnotesize ※ \fboxrule=.8pt \fbox{　　} 修士論文の発表，\fboxrule=.4pt \fbox{　　} 卒業論文・電気電子工学セミナーの発表，（　）の中の数字は発表件数を表す．}

\def\鈴#1{\raisebox{1ex}{\unitlength1mm\thicklines\begin{picture}(#1,0)(0,0)\put(0,0){\line(1,0){#1}}\end{picture}\ }}

{\footnotesize\begin{tabbing}
【発表時間について】	\= 卒業論文・電気電子工学セミナー発表□ \= □□□□□□□□□□□□\kill
【発表時間について】\> 修士論文発表 \> 発表20分，質疑応答5分\\
\> 卒業論文・電気電子工学セミナー発表 \> 発表10分，質疑応答5分\\
\end{tabbing}}

{\footnotesize\begin{tabbing}
□□□□	\= □□□□□□□□□□\= □□□□□□ \= □□□□	\= □□□□□□□□□□\= □□□□□□ \kill
【発表経過時間の合図について】\\
	$<$修士論文$>$ \>\>\> $<$卒業論文・電気電子工学セミナー$>$\\
%	$<$修士論文・卒業論文（2名の場合）$>$	\>\>\>	$<$卒業論文（1名の場合）$>$	\>\\
	\>	第1鈴（10分経過）	\> \鈴{5}	\>\> 第1鈴（8分経過）	  \> 	\鈴{5}\\
	\>	第2鈴（18分経過）	\> \鈴{5} \鈴{5}	\>\> 第2鈴（10分経過）	\> 	\鈴{5} \鈴{5}\\
	\>	第3鈴（20分経過）	\> \鈴{5} \鈴{5} \鈴{5}		\>\> 第3鈴（15分経過）\> \鈴{20}	\\
	\>	第4鈴（25分経過）	\> \鈴{20} 		\>\>\> 	\\
\end{tabbing}}

\typeout{中間発表：件数(\arabic{修件数})，人数(\arabic{修人数})}
\typeout{卒論発表：件数(\arabic{卒件数})，人数(\arabic{卒人数})}
\typeout{セミナー発表：件数(\arabic{セ件数})，人数(\arabic{セ人数})}
\typeout{部屋数：(\arabic{部屋数})}

\end{document}
